IDEMIMAR_HATCH_FILE
CATI_KESIDI_1
DEFAULT_SCALE
0.25
LINE
0
0.2
0.4
0.5
LINE
0.4
0.5
0
0.8
LINE
0.2
1
0.5
0.6
LINE
0.5
0.6
0.8
1
LINE
1
0.8
0.6
0.5
LINE
0.6
0.5
1
0.2
LINE
0.2
0
0.5
0.4
LINE
0.5
0.4
0.8
0
